NUCLEAR ST RUCT URE AND DECAY DAT A

ACT IVIT IES

OF T HE

NIST

RADIOACT IVIT Y GROUP

� MODEST EFFORT, ALLSUPPORT FROM NIST FUNDS:

1/3 FTE - 75% EXPERIMENTALAND 25% EVALUATION

(F.J. Schima and M.P. Unterweger)

� HALFLIFE MEASUREMENTS

44 Ti, 62 Cu completed 145 Pm, 3 H, 121m Sn underway

� STRUCTURE EVALUATION OFISOTOPES IN MEDICINE (WITH

THE IAEA)

89 Sr completed

117m Sn underway

� EVALUATION OFGAMMA RAY STANDARDS FOR DETECTOR

CALIBRATION (WITH THE IAEA)

145 Pm,

121m Sn underway

� RADIOPHARMACEUTICALSTUDIES

103 Pd underway

� PROVIDE RADIOACTIVITY STANDARDS FOR DETECTOR

CALIBRATION

99 Tc, 166m Ho completed